\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{fullpage}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{microtype}
\usepackage[toc,page]{appendix}
\usepackage[labelfont=bf]{caption}
\usepackage{tcolorbox}
\usepackage{subfig}
\usepackage{float}
\usepackage{siunitx}
\title{ATHENA/AHEPaM PRD topics}

\begin{document}

\newcommand{\rfws}{\textbf{\textcolor{red}{rfws }}}
\newcommand{\bh}{\textbf{\textcolor{blue}{bh }}}
\newcommand{\pk}{\textbf{\textcolor{purple}{pk }}}
\newcommand{\bs}{\textbf{\textcolor{teal}{bs }}}
\newcommand{\jz}{\textbf{\textcolor{orange}{jz }}}
\newcommand{\ls}{\textbf{\textcolor{brown}{ls }}}
\newcommand{\sbu}{\textbf{\textcolor{green}{söbu }}}
\newcommand{\stb}{\textbf{\textcolor{gray}{stbö }}}
\newcommand{\sj}{\textbf{\textcolor{magenta}{sj }}}

\maketitle
\begin{itemize}
    \item \ls envelope: evtl. 2cm mehr Höhe benötigt
    \item \ls evtl. externer radiator, jenachdem wie die thermal-s/c specs sind
    \item \ls requirement von uns: purging Cherenkov währrend storage
    \item \ls bei tests: wir haben HV, müssen aus sein bei niedrigen Drücken (Paschen Gesetz, arcing)
    \item \pk sind unsere berechneten Genauigkeiten/Zeitauflösung insb. für die e- gut genug für ESA?
    
\end{itemize}


\end{document}