% This file is used by more than one document. Edit with care.
% Usage: \acs{PMT} --> PMT, \acp{PMT} --> PMTs, \acl{PMT} --> Photo-Multiplier Tube
\begin{acronym}[DMGSER] %[longest acronym used as width parameter]
  \acro{ABCL}{As-Built Configuration List}
  \acro{AC}{Alternating Current}
  \acro{ACR}{Anomalous Cosmic Ray}\acroplural{ACR}[ACR]{Anomalous Cosmic Rays}  %\acp{ACR}
  \acro{AD}{Applicable Document}
  \acro{ADAM}{Angular Distribution of charged particles, Atmosphere Measurement}
  \acro{ADC}{Analog to Digital Converter/Conversion}
  \acro{AHEPaM}{\acs{ATHENA} High-Energy Particle Monitor}
  \acro{AIT}{Assembly, Integration and Test}
  \acro{AIV}{Assembly, Integration and Verification}
  \acro{AKE}{Absolute Knowledge Error}
  \acro{AOCS}{Attitude and Orbit Control System}
  \acro{APID}{Application ID}
  \acro{ASIC}{Application-Specific Integrated Circuit}
  \acro{ATHENA}{Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics}
  \acro{ATI}{ATomInstitut, (Technical University Vienna)}
  \acro{AU}{Astronomical Unit}
  \acro{AVM}{Avionic Model}
  \acro{BB}{Breadboard}
  \acro{BDD}{Block Diagram Drawing}
  \acro{BEE}{Back-End Electronics}
  \acro{BEXUS}{Balloon EXperiment for University Students}
  \acro{BOL}{Beginning Of Life}
  \acro{BGO}{Bismuth Germanate (Bi$_4$Ge$_3$O$_{12}$)}
  \acro{BR1}{Belgian Reactor 1}
  \acro{BSM}{Bi-level Standard Monitor}
  \acro{CAS}{Chinese Academy of Science}
  \acro{CAST}{China Academy of Space Technology}
  \acro{CAD}{Computer Aided Design}
  \acro{CAU}{Christian-Albrechts-Universität zu Kiel}
  \acro{CBE}{Current Best Estimate}
  \acro{CC}{Configuration Control}
  \acro{CCB}{Configuration Control Board}
  \acro{CCD}{Charge Coupled Device}
  \acro{CDMS}{Command and Data Management System}
  \acro{CDR}{Critical Design Review}
  \acro{CE}{Conducted Emission}
  \acro{CERN}{Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (European Organization for Nuclear Research)}
  \acro{CERF}{\acs{CERN}-\acs{EU} high-energy Reference Field}
  \acro{CHAOS}{CHerenkov Atmospheric Observation System}
  \acro{CHKV}{Cherenkov Detector}
  \acro{CI}{Configuration Item}
  \acro{CIDL}{Configuration Item Data List}
  \acro{CIL}{Critical Item List}
  \acro{CLA}{Coupled Load Analysis}
  \acro{CM}{Common Mode}
  \acro{CoG}{Center Of Gravity}
  \acro{CO-I}{Co Investigator}
  \acro{CPPA}{Common Parts Procurement Agency}
  \acro{CRC}{Cyclic Redundancy Check}
  \acro{CS}{Conducted Susceptibility}
  \acro{CSA}{Charge Sensitive Amplifier}
  \acro{CTE}{Coefficient of Thermal Expansion}
  \acro{CVCM}{Collected Volatile Condensable Material}
  \acro{DAQ}{Data Aquisition System}
  \acro{DC}{Direct Current}
  \acro{DCL}{Declared Components List}
  \acro{DDV}{Design, Development and Verification}
  \acro{DJF}{Design Justification File}
  \acro{DLL}{Design Limit Loads}
  \acro{DM}{Demonstration Model}
  \acro{DMGSER}{Development Models and Ground Support Equipment Requirements}
  \acro{DML}{Declared Materials List}
  \acro{DMPL}{Declared Mechanical Parts List}
  \acro{DMS}{Data Management System}
  \acro{Doc.}{Document}
  \acro{DORN}{Detection of Outgassing RadoN}
  \acro{DPL}{Declared Processes List}
  \acro{DTA}{Damage Thread Assessment}
  \acro{DTCP}{Daily Telemetry Communications Period}
  \acro{EB}{Electronics Box}
  \acro{EBox}{Electronics Box}
  \acro{ECC}{Error Correcting Code}
  \acro{ECP}{Engineering Change Proposal}
  \acro{ECR}{Engineering Change Request}
  \acro{ECRIS}{Electron Cyclotron Resonance Ion Source}
  \acro{ECSS}{European Coorperation on Space Standardization}
  \acro{EEE}{Electrical, Electronic and Electromechanical}
  \acro{EED}{Electro‐Explosive Device}
  \acro{EEPROM}{Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory}
  \acro{EFE}{ESA Furnished Equipment}
  \acro{EGSE}{Electrical Ground Support Equipment}
  \acro{EH}{Electrical Harness}
  \acro{EICD}{Experiment Interface Control Document}
  \acro{EID}{Experiment Interface Document}
  \acro{EID-A}{Experiment Interface Document - Part A}
  \acro{EID-B}{Experiment Interface Document - Part B}
  \acro{EIDP}{End-Item Data Package}
  \acro{EM}{Engineering Model}
  \acro{EMC}{Electromagnetic Compatibility}
  \acro{EMI}{Electromagnetic Interference}
  \acro{EOL}{End Of Life}
  \acro{EPD}{Energetic Particle Detector on Solar Orbiter}
  \acro{EPDP}{Electric Propulsion Diagnostic Package on H2Sat}
  \acro{EPE}{Energetic Particle Experiment}
  \acro{EPHIN}{Electron Proton HElium Instrument}
  \acro{ERNE}{Energetic and Relativistic Nuclei and Electron experiment on SOHO}
  \acro{ESA}{European Space Agency}
  \acro{EPT}{Electron Proton Telescope on Solar Orbiter}
  \acro{ES}{EPDP/ Erosion Sensor}
  \acro{ESD}{Electrostatic Discharge}
  \acro{ETB}{Electronic/Electrical Test Bed}
  \acro{ETPH}{Extraterrestrial Physics Division of the \acs{CAU}}
  \acro{EU}{European Union}
  \acro{EVA}{Experiment to Visualise Angular distribution}
  \acro{FaNS}{Fast Neutron Spectrometer}
  \acro{FAR}{Flight Acceptance Review}
  \acro{FDIR}{Failure Detection, Isolation and Recovery}
  \acro{FEA}{Finite Element Analysis}
  \acro{FEE}{Front-End Electronics}
  \acro{FEM}{Finite Element Model}
  \acro{FFT}{Full Functional Test}
  \acro{FM}{Flight Model}
  \acro{FMEA}{Failure Mode Effects Analysis}
  \acro{FMECA}{Failure Mode Effects and Criticality Analysis}
  \acro{FOS}{Factor Of Safety}
  \acro{FOR}{Field Of Regard}
		\acroplural{FOR}[FORs]{Fields Of Regard}
  \acro{FOV}{Field Of View}
		\acroplural{FOV}[FOVs]{Fields Of View}
  \acro{FPA}{Focal Plane Assembly}
  \acro{FPGA}{Field-Programmable Gate Array}              
  \acro{FPT}{Full Performance Test}
  \acro{FRED}{Flight Radiation Environment Detector}
  \acro{FS}{Flight Spare}
  \acro{FTA}{Fault Tree Analysis}
  \acro{FWHM}{Full Width at Half Maximum}
  \acro{GCR}{Galactic Cosmic Ray}\acroplural{GCR}[GCR]{Galactic Cosmic Rays} %\acp{GCR}
  \acro{GEANT4}{GEometry ANd Tracking 4 (Toolkit for the simulation of the passage of particles through matter)}
  \acro{GMM}{Geometrical Mathematical Model}
  \acro{GSE}{Ground Support Equipment}
  \acro{HET}{High-Energy Telescope}
  \acro{HIBEX}{Horizontal Ion Beam Experiment}
  \acro{HIMAC}{Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba}
  \acro{HK}{Housekeeping}
  \acro{HV}{High Voltage}
  \acro{HVPS}{High-Voltage Power Supply}
  \acro{H/W}{Hardware}
  \acro{ICD}{Interface Control Document}
  \acro{ICU}{Instrument Control Unit}
  \acro{ICDR}{Instrument Critical Design Review}
  \acro{ICRP}{International Commission on Radiological Protection}
  \acro{IDR}{Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio Da Riva"}
  \acro{IEAP}{Institute of Experimental and Applied Physics (CAU)}
  \acro{IRAP}{Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie}
  \acro{IFKKI}{Institut Für reine und angewandte Kernphysik KIel}
  \acro{IFAR}{Instrument Flight Acceptance Review}
  \acro{IFKKI}{Institut Für reine und angewandte Kernphysik KIel}
  \acro{IOT}{Instrument Operation Team}
  \acro{IPDR}{Instrument Preliminary Design Review}
  \acro{IRAS}{Ionizing RAdiation Sensor}
  \acro{IRENA}{IRAS Readout Electronics for Nuclear Applications}
  \acro{ITT}{Invitation To Tender}
  \acro{IQR}{Instrument Qualification Review}
  \acro{IRF}{Instrument Response Function}
  \acro{ISO}{International Organization for Standardization}
  \acro{ISRR}{Instrument System Requirements Review}
  \acro{ISS}{International Space Station}
  \acro{IUT}{Item Under Test}
  \acro{I/F}{Interface}
  \acro{KET}{Kiel Electron Telescope}
  \acro{KISS}{Keep It Simple, Stupid}
  \acro{LEOP}{Launch and Early Operations}
  \acro{LET}{Linear Energy Transfer}
  \acro{LLI}{Long Lead Item}
  \acro{LLIL}{Long Lead Item List}
  \acro{LND}{Lunar Lander and Dosimetry Experiment}
  \acro{LOS}{Line Of Sight}
		\acroplural{LOS}[LOSs]{Lines of Sight}
  \acro{LP}{Langmuir Probe}
  \acro{LPT}{Limited Performance Test}
  \acro{LVDS}{Low-Voltage Differential Signaling}
  \acro{LVPS}{Low-Voltage Power Supply}
  \acro{MAIT}{Manufacturing, Assembly, Integration and Test}
  \acro{MCR}{Mission Consolidation Review}
  \acro{MGSE}{Mechanical Ground Support Equipment}
  \acro{MICD}{Mechanical Interface Control Document}
  \acro{MLI}{Multi-Layer Insulation}
  \acro{MMU}{Mass Memory Unit}
  \acro{MOC}{Molecular Contamination}
  \acro{MOGS}{Mission Operations Ground Segment}
  \acro{MOI}{Moment Of Inertia}
  \acro{MoI}{Moment Of Inertia}
  \acro{MONSTA}{Measurement Of Neutrons with Scintillators in The Atmosphere}
  \acro{MOS}{Margin Of Safety}
  \acro{MSL}{Mars Science Laboratory}
  \acro{MSR}{Mission Selection Review}
  \acro{N/A}{Not Applicable}
  \acro{NASA}{National Aeronautics and Space Administration}
  \acro{NC}{Nonconformance}
  \acro{NCR}{Nonconformance Report}
  \acro{NCTS}{Nonconformance Tracking System}
  \acro{NDI}{Nondestructive Inspection}
  \acro{NR}{Normative Requirement}
  \acro{NRB}{Nonconformance Review Board}
  \acro{NSSC}{National Space Science Center}
  \acro{NXB}{Non-X-ray Background}
  \acro{OBM}{On Board Memory}
  \acro{OCD}{Operations Concept Document}
  \acro{OSR}{Optical Solar Reflector}
  \acro{OTS}{Off-The-Shelf}
  \acro{PA}{Product Assurance}
  \acro{PAC}{Particulate Contamination}
  \acro{PAMELA}{Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics}
  \acro{PCB}{Printed Circuit Board}
  \acro{PCDU}{Power Conditioning and Distribution Unit}
  \acro{PDF}{Portable Document File}
  \acro{PDR}{Preliminary Design Review}
  \acro{PI}{Principal Investigator}
  \acro{PFCI}{Potential Fracture Critical Items}
  \acro{PFM}{Proto-Flight Model}
  \acro{PHA}{Pulse-Height Analysis}
  \acro{PING}{Phoswich Instrument for Neutrons and Gammas }
  \acro{PIPS}{Passivated Implanted Planar Silicon}
  \acro{PMT}{Photo-Multiplier Tube}
		\acroplural{PMT}[PMTs]{Photo-Multiplier Tubes}
  \acro{PPU}{Particle Processing Unit}
  \acro{PROM}{Programmable Read-Only Memory}
  \acro{PS}{EPDP/ Plasma Sensor}
  \acro{PSD}{Power Spectral Density}
  \acro{PSU}{Power Supply Unit}
  \acro{PTB}{Physikalisch Technische Bundesanstalt}
  \acro{QA}{Quality Assurance}
  \acro{QM}{Qualification Model}
  \acro{QMB}{Quartz Micro Balance}
  \acro{RAD}{Radiation Assessment Detector on MSL}
  \acro{RAM}{Random Access Memory}
  \acro{RDM}{Radiation Design Margin}
  \acro{RE}{Radiated Emission}
  \acro{RETA}{Radiation Exposure in The Atmosphere}
  \acro{RfD}{Request for Deviation}
  \acro{RGMM}{Reduced Geometrical Mathematical Model}
  \acro{RHU}{Radioactive Heater Unit}
  \acro{RM}{Radiation Model}
  \acro{RML}{Recovered Mass Loss}
  \acro{RPA}{Retarding Potential Analyzer}
  \acro{RRM}{Reduced Radiation Model}
  \acro{RS}{Radiated Susceptibility}
  \acro{RT}{Remote Terminal}
  \acro{RTG}{Radioisotope Thermal Generator}
  \acro{RTMM}{Reduced Thermal Mathematical Model}
  \acro{RTV}{Room Temperature Vulcanisation}
  \acro{SAA}{Solar Aspect Angle}
  \acro{S/C}{Spacecraft}
  \acro{SCET}{Spacecraft Elapsed Time}
  \acro{SCOS}{Satellite Control and Operation System}
  \acro{SDC}{Science Data Center}
  \acro{SE}{System Engineering}
  \acro{SEL}{Single Event Latch-up}
  \acro{SEP}{System Engineering Plan}
  \acro{SEU}{Single Event Upset}
  \acro{SEPT}{Solar Electron and Proton Telescope on STEREO}
  \acro{SGS}{Sensor Head}
  \acro{SH}{Science Ground Segment}
  \acro{SIP}{Science Implementation Plan}
  \acro{SMM}{Structural Mathematical Model}
  \acro{SO}{Solar Orbiter}
  \acro{SOC}{Science Operation Center / Statement Of Compliance}
  \acro{SOHO}{SOlar and Heliospheric Observer}
  \acro{SPA}{South Pole Aitken}
  \acro{SPC}{Science Program Committee}
  \acro{SPL}{Sound Pressure Label}
  \acro{SRAM}{Static Random-Access Memory}
  \acro{SRR}{System Requirements Review}
  \acro{SSD}{Solid State Detector}
  \acro{SSM}{Second Surface Mirror}
  \acro{STEP}{SupraThermal Electron Proton instrument on Solar Orbiter}
  \acro{STEREO}{Solar TErrestrial RElations Observatory}
  \acro{STM}{Structural and Thermal Model}
  \acro{SW}{Software}
  \acro{TANOS}{Thermal Atmospheric Neutron Observation System}
  \acro{TAD}{Top Assembly Drawing}
  \acro{TBC}{To Be Confirmed}
  \acro{TBD}{To Be Defined}
  \acro{TBR}{To Be Revised}
  \acro{TBW}{To Be Written}
  \acro{TC}{Telecommand}
  \acro{TCS}{Thermal Control System}
  \acro{THOR}{Turbulence Heating ObserveR}
  \acro{TID}{Total Ionizing Dose}
  \acro{TM}{Telemetry}
  \acro{TMM}{Thermal Mathematical Model}
  \acro{TN}{Technical Note}
  \acro{TRB}{Test Review Board}
  \acro{TRIGA}{(Training, Research, Isotope Production, General Atomic}
  \acro{TRL}{Technology Readiness Level}
  \acro{TRP}{Temperature Reference Point}
  \acro{TTC}{Telemetry, Tracking and Command}
  \acro{TV}{Thermal Vacuum}
  \acro{TVC}{Thermal Vacuum Chamber}
  \acro{TQCM}{Thermoelectric Quartz Crystal Microbalance}
  \acro{UART}{Universal Asynchronous Receiver/Transmitter}
  \acro{URF}{Unit Reference Frame}
  \acro{USB}{Universal Serial Bus}
  \acro{UTU}{University of Turku, Finland}
  \acro{UPM}{Universidad Politécnica de Madrid}
  \acro{VCD}{Verification Control Document}
  \acro{VDF}{Velocity Distribution Function}
  \acro{WFI}{Wide Field Imager}
  \acro{WPD}{Work Package Description}
  \acro{WBS}{Work Breakdown Structure}
  \acro{X-IFU}{X-ray Integral Field Unit}
  \acro{XMM}{X-ray Multi-Mirror}
\end{acronym}
%in au-ath-req-0004: %\ac{TN} %\ac{OP}   %\acs{DMM} %\ac{NOP} %\ac{MUA} %\ac{SVM} \ac{SA} \ac{HDRM} 